凯时娱乐

凯时娱乐·k66(中国游)官方网站

繁 EN
联系凯时娱乐

凯时娱乐新闻

辽宁凯时娱乐集团首台90MN挤压机乐成装置

时间:2011 - 11 - 11 字号

  近日,辽宁凯时娱乐集团首台90MN挤压机装置完毕,已进入调试阶段。

 

  为了切实适应大规格工业铝型材的生爆发长需要,辽宁凯时娱乐集团购置了多台90MN挤压机。由于90MN挤压机是新型大挤压设备,装置难度较大。在装置进程中,集团事情人员与设备厂家技术人员积极配合,认真执行装置计划,在划按期限内准确无误地将主机装置就位。

 

  作为大规格工业铝型材生产的新型重要设备,首台90MN挤压机填补了辽宁凯时娱乐集团大挤压设备中的一项空白。随着该挤压机的调试事情即将进入要害阶段,可以预见,90MN挤压机投产后,一定会对集团其它大挤压设备装置事情爆发极大的增进作用。

 

凯时娱乐·k66(中国游)官方网站

网站地图网站地图